Beam Radius near Transition Point

Plasma Parameter

Γ_‖ =^{U‖}_{kT‖} =^{q2e2N/4πϵoCγ}

mic2β2(δp/p)2rms ≃

0.06 meV

4 meV ≃ 0.015

Γ_⊥ =^{U⊥}_{kT⊥} =^{q2e2/4πϵoxrms}

mic2β2γ2x′2rms ≃

0.15 eV 0.3 eV ≃ 0.5